 -1.108031252E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.850598E+00  dx in pixels
 -3.314013E+01  dy in pixels
      1.008293  scalx
      1.029093  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
