 -1.194462619E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.450726E-01  dx in pixels
 -7.341420E-02  dy in pixels
      1.024520  scale x
      1.023964  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
