 -1.003134653E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.960965E-02  dx in pixels
 -5.876136E-01  dy in pixels
      1.024879  scale x
      1.024315  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
