 -9.789464600E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.414405E+00  dx in pixels
 -3.393366E+01  dy in pixels
      1.015956  scalx
      1.021921  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
