 -1.077326830E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.843700E+00  dx in pixels
 -1.719830E+01  dy in pixels
      1.017363  scalx
      1.019754  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
