 -1.062339345E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.039516E+00  dx in pixels
 -3.262383E+01  dy in pixels
      1.012633  scalx
      1.023896  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
