 -1.096859815E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.598829E+00  dx in pixels
 -3.140418E+01  dy in pixels
      1.008223  scalx
      1.024300  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
