 -9.736493650E-03 -1.466103946E-03 -1.052495967E-03 -1.476594935E-03  rotation in radian
 -1.630298E+00  dx in pixels
 -3.432305E+01  dy in pixels
      1.014763  scalx
      1.022621  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
