 -1.143027344E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.620600E+00  dx in pixels
 -1.648030E+01  dy in pixels
      1.016683  scalx
      1.020090  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
