 -1.106742415E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.654344E+00  dx in pixels
 -3.327170E+01  dy in pixels
      1.013527  scalx
      1.024709  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
