 -1.090745017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.921743E+00  dx in pixels
 -3.318351E+01  dy in pixels
      1.015088  scalx
      1.022321  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
