 -1.163373740E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.397172E-01  dx in pixels
 -3.248702E+01  dy in pixels
      1.009435  scalx
      1.028893  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
