 -1.196010170E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.943200E+00  dx in pixels
 -1.834120E+01  dy in pixels
      1.010770  scalx
      1.027042  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
