 -1.113587985E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.505551E+00  dx in pixels
 -3.225538E+01  dy in pixels
      1.015969  scalx
      1.021402  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
