 -1.152044315E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.240400E+00  dx in pixels
 -1.741700E+01  dy in pixels
      1.017357  scalx
      1.019410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
