 -9.272049980E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.499624E-01  dx in pixels
 -3.063772E+01  dy in pixels
      1.015717  scalx
      1.021880  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
