 -1.168574347E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.371973E+00  dx in pixels
 -3.146981E+01  dy in pixels
      1.014202  scalx
      1.022064  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
