 -1.176259043E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.640400E+00  dx in pixels
 -1.867860E+01  dy in pixels
      1.015671  scalx
      1.020544  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
