 -1.212341413E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.720391E-01  dx in pixels
 -7.070585E-02  dy in pixels
      1.023112  scale x
      1.024930  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
