 -1.015822988E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.664984E+00  dx in pixels
 -3.402538E+01  dy in pixels
      1.016346  scalx
      1.020947  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
