 -1.080545698E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.179200E+00  dx in pixels
 -1.768460E+01  dy in pixels
      1.017966  scalx
      1.019194  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
