 -1.139436793E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.000900E+00  dx in pixels
 -1.647910E+01  dy in pixels
      1.003114  scalx
      1.022602  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
