 -1.154784873E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.447051E-02  dx in pixels
  9.699265E-02  dy in pixels
      1.009904  scale x
      1.026659  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
