 -1.127393304E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.721200E+00  dx in pixels
 -1.588180E+01  dy in pixels
      1.018617  scalx
      1.018114  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
