 -1.039100778E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.637476E+00  dx in pixels
 -3.445498E+01  dy in pixels
      1.016281  scalx
      1.021480  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
