 -1.118873668E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.195300E+00  dx in pixels
 -1.638670E+01  dy in pixels
      1.017573  scalx
      1.019298  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
