 -1.105018206E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.303539E+00  dx in pixels
 -3.392710E+01  dy in pixels
      1.014253  scalx
      1.023501  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
