 -1.065865015E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.820500E+00  dx in pixels
 -1.754370E+01  dy in pixels
      1.017991  scalx
      1.019072  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
