 -1.056416441E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.905169E+00  dx in pixels
 -3.288425E+01  dy in pixels
      1.011852  scalx
      1.024139  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
