 -1.014567415E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.365686E-02  dx in pixels
  4.634897E-02  dy in pixels
      1.018448  scale x
      1.027074  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
