 -1.134893017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.210510E+00  dx in pixels
  1.352332E+01  dy in pixels
      1.023152  scale x
      1.025920  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
