 -1.011515217E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.085900E+00  dx in pixels
 -1.813340E+01  dy in pixels
      1.013270  scalx
      1.030884  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
