 -1.017910099E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.195900E+00  dx in pixels
 -1.896100E+01  dy in pixels
      1.015002  scalx
      1.023016  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
