 -9.913475358E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.043900E+00  dx in pixels
 -1.833490E+01  dy in pixels
      1.017555  scalx
      1.019367  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
