 -1.006594835E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.221700E+00  dx in pixels
 -2.013040E+01  dy in pixels
      1.015904  scalx
      1.020632  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
