 -1.003457562E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.346400E+00  dx in pixels
 -1.784690E+01  dy in pixels
      1.012819  scalx
      1.022363  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
