 -1.072738018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.429454E-01  dx in pixels
 -3.343586E+01  dy in pixels
      1.015643  scalx
      1.020862  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
