 -1.081259450E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.039177E+00  dx in pixels
 -3.109720E+01  dy in pixels
      1.013114  scalx
      1.023156  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
