 -1.105477800E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.328000E+00  dx in pixels
 -1.504470E+01  dy in pixels
      1.014721  scalx
      1.021460  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
