 -1.127789364E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.329500E+00  dx in pixels
 -3.241784E+01  dy in pixels
      1.014453  scalx
      1.021746  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
