 -1.024584448E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.401760E+01  dx in pixels
 -3.452096E+01  dy in pixels
      1.014392  scalx
      1.022359  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
