 -1.020965882E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.512318E+00  dx in pixels
 -3.280238E+01  dy in pixels
      1.019509  scalx
      1.014523  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
