 -1.082997986E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.144900E+00  dx in pixels
 -1.739750E+01  dy in pixels
      1.022473  scalx
      1.011457  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
