 -1.015318774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.673898E+00  dx in pixels
 -3.319798E+01  dy in pixels
      1.020365  scalx
      1.016824  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
