 -1.130993942E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.771500E+00  dx in pixels
 -1.804850E+01  dy in pixels
      1.017189  scalx
      1.019263  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
