 -1.080947931E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.796875E+00  dx in pixels
 -3.256688E+01  dy in pixels
      1.013338  scalx
      1.023186  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
