 -1.135220843E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.219400E+00  dx in pixels
 -1.903800E+01  dy in pixels
      1.016055  scalx
      1.020521  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
