 -1.117078518E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.230000E-01  dx in pixels
 -1.459530E+01  dy in pixels
      1.015017  scalx
      1.020965  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
