 -1.057880304E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.585064E+00  dx in pixels
 -3.448089E+01  dy in pixels
      1.006593  scalx
      1.024763  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
