 -1.114324704E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.290500E+00  dx in pixels
 -1.712450E+01  dy in pixels
      1.007845  scalx
      1.023047  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
